-- =====================================================================
-- [LEGACY] 이 파일은 더 이상 스키마 원본이 아닙니다.
--
-- 2026-07-10부터 DB 스키마/시드는 **Flyway**가 관리합니다(단일 출처).
--   원본: backend/louisvuitton/src/main/resources/db/migration/V1__baseline.sql
--   이후 변경: 같은 폴더에 V2__*.sql, V3__*.sql ... 로 추가(수기 ALTER 금지)
--   적용: LouisVuitton(:8099) 기동 시 Flyway가 자동 적용
--         (기존 운영 DB는 baseline 처리되어 무변경, 신규 빈 DB는 V1부터 생성)
--
-- 인프라 스크립트(start-infra-native.cmd)는 빈 DB만 생성합니다.
-- =====================================================================
